Help Index

目次

概要

使用方法

基本操作法

マウスとキーボード操作

エラーについて

ファイル

新規データ作成

ファイルを開く

上書き保存

名前を付けて保存

加工プログラム出力

プリンタの選択

プリンタ用フォントの設定

印刷

加工パターン表印刷

翻訳される部分のみ印刷

全てを印刷

ツール番号表印刷

加工工程表印刷

加工条件表印刷

パスワードの設定

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの終了

ﾃﾞｰﾀ入力許可

データ入力編集許可

データ入力編集禁止

編集

行削除取り消し

新一行挿入

一行削除

一行コピー

一行張り付け

工順及び材質設定

被加工物材質設定

使用ツール番号設定

作業工程順表示及び変更

加工条件入力

ドリル

ザグリエンドミル

タップ

リーマー

Ｈ７穴エンドミル

荒削りエンドミル

仕上げエンドミル

ボーリング

フェースミル

下穴エンドミル

座標系数値設定

G54,G55,G56,G57 座標系オフセット設定

ヘルプ

ヘルプ

バージョン情報


新規データ作成

新規データの作成の為、全てのデータをクリアします。

保存していないデータがある場合は、警告メッセージが出ます。

保存したい場合は、実行を中断し、ファイルの保存をしてから

再度、新規データの作成を実行して下さい。


ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの終了

プログラムを終了します。

入力編集後、保存していないデータがある場合は、

警告メッセージがでます。保存したい場合は、終了を

中断し、保存してから終了してください。

システムメニュー（左上のアイコンを右クリックした場合に

表示されるもの、あるいは右上の[＿□×]）の×でプログラム

を終了した場合は警告表示は、出ませんので注意が必要です。


プリンターの設定

プログラム起動時には、通常使うプリンターが設定

されています。もし、別のプリンターで印刷したい場合は

ここで変更してください。プログラム終了時まで有効です。

設定データは保存されませんので、再度起動した場合は、

通常使うプリンターが設定されています。

[注意]　ここでは、プリンターの選択のみをしてください。

　　　　用紙サイズ、縦横の設定はしないでください。

　　　　印刷時に自動設定されます。


プリンター用フォントの設定

印刷時に使用されるフォントの設定をします。

初期設定は、ＭＳ Ｐゴシック１１ポイントが設定されています。

コンピューターによっては初期設定フォントがインストールされて

ない場合が有り、その時は、印刷できず異常終了します。

フォント設定ダイアログでフォントを設定しても、コンピューター

とプリンターの組み合わせにより、印刷できない場合があることが

判明したため、完全自動でフォント設定をするようにしました。

その為、組み合わせによって、使用されるフォントが違う場合が

あります。


翻訳される部分のみ印刷

加工パターン表の印刷をします。

用紙はＡ４横が自動設定されますのでダイアログの

プロパティで変更しないでください。

印刷範囲は、翻訳対象部分のみです。

加工パターン表の初めから、最初の空白部分までです。

印刷中断ダイアログボックスが表示されます

がウインドウズＯＳは２秒に一度しか監視しません。

その為すぐには中断出来ない事が有ります。

印刷ジョブをスプールしている場合は、データ転送速度

が早い為、中断出来ない場合が多いです。

この場合は、印刷ジョブウインドウを呼び出し

そちらで、中止してください。

印刷用紙は一対一の設定にしてください。

縮小拡大印刷には対応していません。


全てを印刷

加工パターン表の印刷をします。

用紙はＡ４横が自動設定されますのでダイアログの

プロパティで変更しないでください。

印刷範囲は、記入されているデータ全てです。

印刷中断ダイアログボックスが表示されます

がウインドウズＯＳは２秒に一度しか監視しません。

その為すぐには中断出来ない事が有ります。

印刷ジョブをスプールしている場合は、データ転送速度

が早い為、中断出来ない場合が多いです。

この場合は、印刷ジョブウインドウを呼び出し

そちらで、中止してください。

印刷用紙は一対一の設定にしてください。

縮小拡大印刷には対応していません。


ファイルを開く

既に保存されているファイルを読み込みます。

入力編集後、保存していないデータがある場合は、

警告メッセージがでます。保存したい場合は、

ファイルを開くを中断し、保存してからファイルを、

読み込んでください。


上書き保存

ファイルを開くで読み込んだファイル、又は一度保存した、

ものを再度、保存する場合は、ファイル名が決まっているので、

上書き保存が出来ます。ファイル名が無題になっている場合は、

自動的に新規保存が選択されます。


名前を付けて保存

新規保存、又は読み込んだファイルを別名で、

保存したい場合にここを使います。

既に存在するファイル名を指定した場合は、

警告メッセージが出ます。


加工プログラム出力

翻訳開始

翻訳開始ボタンを押すと翻訳を始めます。

機械語に翻訳した結果を表示します。

ファイル出力

機械語に翻訳した結果をファイルに出力します。

保存ダイアログが表示されますので、ファイル名を入力し、

ＯＫを押してください。拡張子は[TXT]です。

保存先は、プログラムがあるフォルダーと同じフォルダー内の

OutPutDataと言うフォルダーに入りますが、もちろん場所は、

自由に変えても良いです。

印刷

印刷ボタンを押すと表示されているものを印刷します。

印刷用紙はＡ４縦が自動的に設定されます。

リストボックス内の行をクリックすると選択状態になります。

この時、その行が何ページに所属するか表示ページに表示されます。

印刷時に印刷ページ指定が出来ますので、必要な部分のみを印刷する

ことも出来ます。

終了

このウインドウを閉じます。


ヘルプ

このヘルプを表示します。

ヘルプを表示後それを閉じると、キーの入力フォーカスが

メインウインドウに移ってしまいます。

他の画面を操作している場合、一時的に操作不能になる場合が有ります。

そのときは、マウスを表示画面上に置いて左クリックをすると、

フォーカスが戻ります。


バージョン情報

このプログラムのバージョン情報を表示します。


ツール番号表印刷

ツール番号表を印刷します。

用紙はＡ４、縦が自動的に設定されます。

印刷ダイアログのプロパティで、用紙、方向を

変更しないでください。

印刷中断ダイアログボックスが表示されます

がウインドウズＯＳは２秒に一度しか監視しません。

その為すぐには中断出来ない事が有ります。

印刷ジョブをスプールしている場合は、データ転送速度

が早い為、中断出来ない場合が多いです。

この場合は、印刷ジョブウインドウを呼び出し

そちらで、中止してください。

印刷用紙は一対一の設定にしてください。

縮小拡大印刷には対応していません。


加工工程表印刷

加工工程表を印刷します。

用紙はＡ４、横が自動的に設定されます。

印刷ダイアログのプロパティで、用紙、方向を

変更しないでください。

印刷中断ダイアログボックスが表示されます

がウインドウズＯＳは２秒に一度しか監視しません。

その為すぐには中断出来ない事が有ります。

印刷ジョブをスプールしている場合は、データ転送速度

が早い為、中断出来ない場合が多いです。

この場合は、印刷ジョブウインドウを呼び出し

そちらで、中止してください。

印刷用紙は一対一の設定にしてください。

縮小拡大印刷には対応していません。


加工条件表印刷

加工条件表を印刷します。

一枚に２種類、合計５枚印刷されなす。

用紙はＡ４、縦が自動的に設定されます。

印刷ダイアログのプロパティで、用紙、方向を

変更しないでください。

印刷中断ダイアログボックスが表示されます

がウインドウズＯＳは２秒に一度しか監視しません。

その為すぐには中断出来ない事が有ります。

印刷ジョブをスプールしている場合は、データ転送速度

が早い為、中断出来ない場合が多いです。

この場合は、印刷ジョブウインドウを呼び出し

そちらで、中止してください。

印刷用紙は一対一の設定にしてください。

縮小拡大印刷には対応していません。


パスワードの設定

編集作業時の許可を保護するためのパスワードを、

設定します。


ﾃﾞｰﾀ入力許可

データ入力編集許可

加工パターン表のデータ入力編集を許可します。

パスワードが設定されている場合はパスワードの

入力が必要です。


ﾃﾞｰﾀ入力許可

データ入力編集禁止

加工パターン表のデータ入力編集を禁止します。


編集

行削除取り消し

加工パターン表の編集作業で削除された行を復活させます。

一度しか出来ません。


編集

新一行挿入

加工パターン表の編集作業で空行をカーソル位置に挿入します。


編集

一行削除

加工パターン表の編集作業でカーソル位置の行を削除します。


編集

一行コピー

加工パターン表の編集作業でカーソル位置の行をコピーします。

張り付けの為にメモリーに記憶します。


編集

一行張り付け

加工パターン表の編集作業でカーソル位置にコピーした行データを、

挿入張り付けします。


目次

工順及び材質設定

被加工物材質設定

新規データ作成時、最初に設定しなければならない項目です。

材質、座標系、ＯＫ、キャンセル、板厚設定には説明が入っています。

マウスカーソルを合わせクリックすると見ることが出来ます。


目次

工順及び材質設定

使用ツール番号設定

新規の場合は、編集ボタンを押した後、この場合ボタン表示が[表示]に

変わります。次に、ツール検索ボタンを押すと、使用されているツール

が表示されます。されたツールの番号を入力してください。

未入力や、重複が有る場合は、終了ボタンを押した時警告が出ます。

ファイルを読み込んだ場合は、保存した段階にもよりますが、ツール検索後

にパターンファイルを保存した場合は、ツール情報も記録されていますので

新たにツール検索をしなくてもツール番号は表示されます。

加工パターンを編集すると、ツール検索情報はクリアされますので、ツール検索

をし直す必要があります。但し、プログラムを終了しない限り、設定されたツール

番号は覚えていますので、一致するものは自動的に割り付けられます。

ツール番号自動割り付けは、ツール番号が全て正常に設定された場合、終了ボタン

を押すと、ツール番号データを保存するか尋ねるので、ここで保存しておいたデータ

を元に自動番号割り付けを行う事が出来ます。

自動生成ダイアログを使うを選択した場合は、カーソル位置から、ダイアログで指定

した初期値と、行数に連番を設定することが出来ます。

このウインドウを閉じた段階で、作業工程順が作成されます。

ツール検索、ツール番号自動割り付け、編集、終了、Ｄ補正番号、[×]

スクロールには、説明が入れてありますので参考にしてください。

システムメニュー（左上のアイコンを右クリックした場合に

表示されるもの、あるいは右上の[×]）でウインドウを閉じ

た場合は警告表示は、出ませんので注意が必要です。

但し、処理情報表示ウインドウには、記録されます。

処理情報表示ウインドウは、起動は使用ツール番号設定のツール検索ですが

所有権はメインウインドウが持っていますので、使用ツール番号設定を閉じても

消滅しません。

表示情報の内（×）で表示されているものは、訂正する必要があります。

表示情報の内（！）で表示されているものは、自動処理されたものです。

これを見ながら加工パターンデータの訂正をしてください。


目次

工順及び材質設定

作業工程順表示及び変更

作業工程順表示はツール検索後に作成される、各ツールによる実際の作業

内容を表示しています。

ここで、実際に作業を実行すると不都合のある部分を削除、或いは順序を

変更できます。編集ボタンを押し編集モードにすると行の削除入れ替えが

出来ます。

一度に操作できる範囲は最大１０行までです。マウスの左ボタンで初めの位置

を決め、そのままボタンを押しながら下方にドラッグすると範囲が広がります

次に、右クリックをするとフローティングメニューを表示するので操作したい

項目をクリックすると操作できます。尚、操作内容は、最大１００回まで記憶

していますので、元に戻すを押すと、押す度に一つ手前の状態に戻ります。

問題になる部分を解決したら、加工順序最適化ボタンを押すと最も高率的に作業

する並び方に順序を変えます。

自動最適化で問題が起こる場合は、さらに順序の入れ替えが出来ます。

いずれの作業内容も、記録されますので、最初の状態まで戻す事は可能です。

各ボタン、スクロール、システムメニュー、表示画面に説明が入っているので参考

にしてください。


加工条件入力

ドリル

ドリルのサイズと加工物の材質による

回転数と送り速度を設定します。

このウインドウの項目切り替えは、メインウインドウの

加工条件入力メニューをクリックする事で変更出来ます。

利点としては、一回事に終了した場合、パスワードが設定

されていると、毎回入力を求められますが、上記の方法では

編集状態のまま切り替えられます。

最後に終了をすれば、全ての変更内容が記録されます。


加工条件入力

ザグリエンドミル

ザグリエンドミルのサイズと加工物の材質による

回転数と送り速度を設定します。

このウインドウの項目切り替えは、メインウインドウの

加工条件入力メニューをクリックする事で変更出来ます。

利点としては、一回事に終了した場合、パスワードが設定

されていると、毎回入力を求められますが、上記の方法では

編集状態のまま切り替えられます。

最後に終了をすれば、全ての変更内容が記録されます。


加工条件入力

タップ

標準タップのサイズと加工物の材質による

回転数と送り速度を設定します。

回転数掛けるピッチが送り速度と一致しないと

送り速度部分の入力が出来ないようになっています。

このウインドウの項目切り替えは、メインウインドウの

加工条件入力メニューをクリックする事で変更出来ます。

利点としては、一回事に終了した場合、パスワードが設定

されていると、毎回入力を求められますが、上記の方法では

編集状態のまま切り替えられます。

最後に終了をすれば、全ての変更内容が記録されます。


加工条件入力

リーマー

リーマーのサイズと加工物の材質による

回転数と送り速度を設定します。

このウインドウの項目切り替えは、メインウインドウの

加工条件入力メニューをクリックする事で変更出来ます。

利点としては、一回事に終了した場合、パスワードが設定

されていると、毎回入力を求められますが、上記の方法では

編集状態のまま切り替えられます。

最後に終了をすれば、全ての変更内容が記録されます。


加工条件入力

Ｈ７穴エンドミル

Ｈ７穴エンドミルのサイズと加工物の材質による

回転数と送り速度を設定します。

このウインドウの項目切り替えは、メインウインドウの

加工条件入力メニューをクリックする事で変更出来ます。

利点としては、一回事に終了した場合、パスワードが設定

されていると、毎回入力を求められますが、上記の方法では

編集状態のまま切り替えられます。

最後に終了をすれば、全ての変更内容が記録されます。


加工条件入力

荒削りエンドミル

荒削りエンドミルのサイズと加工物の材質による

回転数と送り速度を設定します。

このウインドウの項目切り替えは、メインウインドウの

加工条件入力メニューをクリックする事で変更出来ます。

利点としては、一回事に終了した場合、パスワードが設定

されていると、毎回入力を求められますが、上記の方法では

編集状態のまま切り替えられます。

最後に終了をすれば、全ての変更内容が記録されます。


加工条件入力

仕上げエンドミル

仕上げエンドミルのサイズと加工物の材質による

回転数と送り速度を設定します。

このウインドウの項目切り替えは、メインウインドウの

加工条件入力メニューをクリックする事で変更出来ます。

利点としては、一回事に終了した場合、パスワードが設定

されていると、毎回入力を求められますが、上記の方法では

編集状態のまま切り替えられます。

最後に終了をすれば、全ての変更内容が記録されます。


加工条件入力

ボーリング

ボーリングのサイズと加工物の材質による

回転数と送り速度を設定します。

このウインドウの項目切り替えは、メインウインドウの

加工条件入力メニューをクリックする事で変更出来ます。

利点としては、一回事に終了した場合、パスワードが設定

されていると、毎回入力を求められますが、上記の方法では

編集状態のまま切り替えられます。

最後に終了をすれば、全ての変更内容が記録されます。


加工条件入力

フェースミル

フェースミルのサイズと加工物の材質による

回転数と送り速度を設定します。

このウインドウの項目切り替えは、メインウインドウの

加工条件入力メニューをクリックする事で変更出来ます。

利点としては、一回事に終了した場合、パスワードが設定

されていると、毎回入力を求められますが、上記の方法では

編集状態のまま切り替えられます。

最後に終了をすれば、全ての変更内容が記録されます。


加工条件入力

下穴エンドミル

下穴エンドミルのサイズと加工物の材質による

回転数と送り速度を設定します。

このウインドウの項目切り替えは、メインウインドウの

加工条件入力メニューをクリックする事で変更出来ます。

利点としては、一回事に終了した場合、パスワードが設定

されていると、毎回入力を求められますが、上記の方法では

編集状態のまま切り替えられます。

最後に終了をすれば、全ての変更内容が記録されます。


座標系数値設定

G54,G55,G56,G57 座標系オフセット設定

座標系のオフセット値を入力するダイアログボックス。

現時点のプログラムでは、数値を使っている所は有りません。

将来バージョンアップした時、加工座標の入ったサブファイルと

連携し、座標系を変更した場合、自動的に座標オフセットを実行

出来る様にする為のものです。


目次

概要

このプログラムは、株式会社 東浦技研　長坂 正樹の監修により開発された

マシニングセンターの機械語を自動生成するものです。

２２種類の加工パターンはリスト選択で行い、必要項目は自動的に表示され

その部分に必要なデータを入力すれば、センタードリル、下穴ドリルなどは

入力しなくても自動生成します。また、入力できない数値は、出来るだけ警告

を出す様にしています。

過去に使用したツール番号データも有効利用できる様になっています。

加工パターンデータファイルは、フォルダー[ PatternData ]、ツール番号データは

[ ToolData ]、生成された機械語は、[ OutPutData ]に保存される様にして有りますが

これはあくまで、デフォルト状態の場合で、ファイル操作ダイアログボックスの部分で

変更すれば何処にでも保存、読み出しは可能です。

[注意]、生成された機械語データファイルはテキスト形式ですのでメモ帳などで

　　　　見ることも編集することも出来ますが、それ以外のファイルは特殊形式

　　　　になっていますので、見ても意味不明な表示がされます。

　　　　見るだけなら問題は起こりませんが書き込みをしてしまうと内容が破壊

　　　　されます。特に、自動バックアップ指定されているワープロで操作すると

　　　　知らない内に書き込みされてしまいますので注意が必要です。

　　　　破壊されたファイルは元に戻す事は出来ませんので注意が必要です。

　　　　特に、[Machine.ini]ファイルには、加工条件データが入っています

　　　　壊してしまうと、プログラムが立ち上がらなくなります。

　　　　その時の処置方法はエラーについてに記述して有ります。

　　　　このプログラムは、コピー防止処理が施されていますので、ファイルをコピー

　　　　しただけでは起動しません。特に、[ Protect.key ]ファイルは重要ですので

　　　　移動、削除、編集などはしないでください。


目次

使用方法

（１）プログラムを起動したら、新規作成の場合は、データ入力許可をしてください。

　　　パスワードが設定されている場合はパスワードを入力する必要があります。

（２）工順及び材質設定を選択し、被加工物材質、座標系、板厚を設定してください。

　　　これが設定されていないと、後のデータ入力が出来ません。

（３）加工方選択に入力窓を合わせリターンキーを押すとパターンリストが表示されます。

　　　加工したいものを選択しリターンキーを押します。

（４）入力項目にデータを入れます。この場合、右横矢印キーを押すと項目部分に入力窓が

　　　移動します、またはマウスの左ボタンで入力したい部分をクリックすれば位置選択が

　　　出来ます。直接数値を入力した場合は、数値が、ただちに入ります。リターンキーを

　　　押した場合は、既に入力されている数値が編集窓に反映されます。決定は、

　　　リターンキーを押してください。

　　　深さ回数と、径回数は、未入力の場合、自動的に１回に解釈されます。

　　　入力項目に応じて文字入力制限をしています。負の数値を入れてはいけない部分では

　　　(ー)記号は入りません。標準タップなどは、内部リストに無い径の数値は入りません。

　　　その他、深さ、工具径で不自然な数値を入れた場合は警告が出ます。

　　　穴開け深さを入れた後に加工面高さを変更した場合は警告は出ませんが、ツール検索で

　　　開かれる処理情報表示ウインドウに警告が表示されます。

　　　Ｄ補正番号、Ｐ(Ｏ) サブ番号、Ｔツール番号は、Ｄ、Ｐ、Ｔの頭文字が自動的に付けら

　　　れますので、数字のみを入力してください。

　注意事項、データの翻訳は、パターン表番号１から最初に見つかった加工法選択（未入力）

　　　　　　までです。その後にデータが有っても翻訳対象にはなりません。

（５）使用ツール番号の設定をしてください。方法はそれぞれの説明を参照してください。

（６）作業工程順表示及び変更を行ってください。方法はそれぞれの説明を参照してください。

（７）ファイルを保存し、次は翻訳を実行してください。

　　　リスト表示と、ファイルに出力の２通りがありますが、いずれも、その都度翻訳しながら

　　　出力します。

　　　翻訳データそのものは、ファイルに出力されたもの以外は、保存しません。

　　　過去のデータを読み込んで、翻訳出力した場合もその都度翻訳し直します。

　注意事項、（５）以降を行った後に、被加工物材質、板厚、加工パターン、入力項目、

　　　　　　加工条件を変更すると、ツール番号データ、作業工程順データは全てクリア

　　　　　　されます。（５）番からやり直さなければなりません。

　　　　　　但し、使った工具のツール番号は記憶していますので自動的に割り付けられます。

　　　　　　例えば、エンドミルで窪みを作った中に面取り付き穴開けを指示した場合、

　　　　　　穴径が７ｍｍを超える場合は、面取りカッターが自動的に用意されます。

　　　　　　面取りカッターの径は１８ｍｍ有りますので、縁と穴の中心が９ｍｍ以下

　　　　　　の場合は、縁とカッターが干渉してしまいます。

　　　　　　干渉するかどうかは、加工パターンデータからは判断できませんので、

　　　　　　自己責任で運用してください。

　　　　　　但し、穴開けのみをさせたい場合は、作業工程順表示及び変更で面取り

　　　　　　カッター作業だけを削除することも出来ます。

新規でない場合は、ファイルを読み込んで機械語を出力することになりますが、（５）より前で、

或いは、データの変更をした後（５）を行わずにファイルを保存した場合は、翻訳すべきデータは

存在しませんので、（５）以降を行ってから翻訳する必要があります。

データの保存は、編集モードであれば何時でも出来ます。

データの読み出しと翻訳はデータさえ有れば何時でも出来ます。


目次

基本操作法

（１）新規データ作成の場合は、データ入力許可を許可にする。

　　　この場合パスワードが設定されている場合は、パスワードの入力が必要。

（２）工順及び材質設定ー＞被加工物材質、座標系、板厚、Ｏ番号設定をクリック。

　　　ダイアログ内の項目を全て設定する。数値設定は上下ボタンでも直接数値入力

　　　でも良いが、直接入力した場合は数値制限を越えると、右に真理値が表示される。

（３）加工パターン表にデータを入力する。入れてはいけない数値などは警告を表示する。

　　　サブ番号の様に頭に文字の付く数値の場合は、数値だけを入力すれば頭文字は自動的

　　　付加される。

（４）加工パターン表データ入力が終わったら、工順及び材質設定ー＞使用ツール番号設定

　　　をクリック。ツール番号表示ウインドウが現れる。編集ボタンを押す。ボタン表示が

　　　「表示」に変わる。

　　　ツール検索ボタンを押す。使用されたツールが表示され、加工順データが作成される。

　　　Ｔ番号を入力する。この場合も数値のみを入れる。

　　　全てのツールに番号を入力したら、終了ボタンを押す。

　　　正常に設定されている場合は、ツール番号データファイルを作成しますか、と言う

　　　メッセージが表示されます。マシニング装置のツール交換をあまりしない場合は、

　　　これを作成しておけば、次からは、このデータでツール番号を割り付け出来る様に

　　　なります。

　　　方法はツール番号自動割り付けで行います。詳しくはそれらの説明を見てください。

（５）次は、工順及び材質設定ー＞作業工程順表示及び変更をクリック

　　　実際に使用されるツールとデータが表示されます。このままで翻訳することも出来ます

　　　が、加工パターン順に作業され、ツール交換が頻繁に行われます。

　　　高率良く動かすためには、加工順序最適化をします。編集ボタンを押し編集モードにする

　　　加工パターンでは入力しなかったツール（自動生成）されたもので、作業させると都合の

　　　悪い物は、ここで削除できます。その後、加工順序最適化ボタンを押すと、加工順序が変更

　　　されます。良ければ、終了ボタンを押す。

（６）作成された加工データを保存する。ファイルー＞上書き保存か、名前を付けて保存をする。

　　　５番まで作業をした後に、加工パターン、板厚、材質、加工条件などを変更すると、ツール

　　　番号データと、加工パターン順データは消去されますので、加工パターン表のデータだけが

　　　保存されることになります。

（７）翻訳データを作成するには、ファイルー＞加工プログラム出力をクリック

　　　翻訳状態表示ウインドウがでます。翻訳開始ボタンを押すと翻訳結果が表示されます。

　　　ファイル出力で、テキスト形式のファイルが出力されます。

　　　印刷では、結果が印刷されます。翻訳結果は、加工パターンデータファイルには保存

　　　されません。その都度翻訳します。

（８）新規データで無い場合は、ファイルー＞ファイルを開くをクリック

　　　何も変更が無ければ、７番から実行でＯＫです。

　　　データ変更をした場合は、４番からやり直しをしなければなりません。

　　　この場合も、ツール番号データファイルが使えます。


目次

マウスとキーボード操作

殆どの操作は、他のウインドウプログラムと同じですが、加工パターン表

の編集はメニューで行います。他の画面ではマウスを右クリックすると

フローティングメニューを表示しますので、そこで操作してください。

加工パターン表で加工パターンは選択リストボックス方式になっています。

編集モード時にリターンキーを押すと選択できます。決定は、リターンキーを押す。

加工パターンを選択後リターンキーを押すと、自動的に入力項目の最初に移動します。

入力項目の入力位置を移動させるには、左右矢印キーを押すか、マウスで入力したい部分

をクリックする。

入力項目の最後のサブ番号入力後リターンキーを押すと、自動的に次のパターン選択に

移動します。

加工パターン表の縦スクロールバーは、２０項目分を参照できるのみです。

それ以降を見たい場合は上下矢印キーでデータ番号を移動します。

これは、編集時も同じです。マウスの右クリックでページ送りメニューを表示します

ので、これで移動しても良いです。

他のウインドウは、スクロールバーとデータ番号送りが連動しています。

ホームキーとエンドキーは、加工パターン入力ウインドウの編集モードでは、押すと

その行の初め（加工パターン選択）と終わり（サブ番号）に移動します。

他のウインドウでは、データの初めと終わり、或いは、行の左と右に移動します。

キーボード操作は、メニュー選択の場合、メニュー項目の右にあるアルファベット

例えば、ファイルの場合Ｆの字があります。Ａｌｔキーを押すとメニュー選択状態

になります。または、Ａｌｔキーを押しながらＦキーを押すとファイル以下のメニュー

が選択されます。後は上下左右矢印キーを利用して目的部分に達したらリターンキー

を押すと目的を達成できます。取り消したい場合は、ＥＳＣキーを押す。

場所によってはダイアログを表示します。

ダイアログ内での、フォーカス移動は、ＴＡＢキーで行います。

後は、矢印キーで選択し、実行はリターンキーを押す。

フォーカスのある所は、点線の四角で囲まれています。

各画面が編集状態の場合は、矢印キーで編集したい部分を選択するか、

マウスの左ボタンで選択できます。

データ入力は、リターンキーを押した場合は、以前の数値が入力ボックスに、

反映されますが、直接数値を入力した場合は、新しい数値が入り、リターンキーを押すと

確定されます。

編集状態でない場合は矢印キーはスクロールバーと連動します。

シフトキーを押しながら、矢印キーを押すとスクロールバーは早く動きます。


目次

エラーについて

「システムに異常が有ります」と「メモリーが足りません」は、お使いの

コンピュータの物理的メモリが足らない場合に表示されます。

プログラムの実行は出来ません。

「ﾃﾞｰﾀ設定ﾌｧｲﾙがない」は、このプログラム Machine.exe が有るフォルダー内に

Machine.ini ファイルが無い場合に表示されます。

加工条件はこのファイルに保存されていますので、全てを設定し直すことになります。

プログラムは、続行出来ますので、加工条件の設定をすると自動的に作成されますので

回復できます。

「ﾃﾞｰﾀ設定ﾌｧｲﾙの長さが違う」、「ﾃﾞｰﾀ設定ﾌｧｲﾙが違う」、「ﾃﾞｰﾀ設定ﾌｧｲﾙが異常」

がでる場合は、何らかの理由で、Machine.ini ファイルが破壊されている場合に表示されます。

プログラムは、続行出来ませんので、Machine.ini ファイルを削除した後、上記の方法を

実行すれば、回復できます。

「加工データファイルが異常、データファイルのサイズが不正です」は、ファイルの構造が

合っていない場合に表示されます。

全てのデータを読み込み中止します。

ファイルを書き直してください。

「加工データファイルではない」は、ファイルの構造がこのプログラムのものではない

場合に表示されます。

全てのデータを読み込み中止します。

このプログラム用のファイルを選択してください。

「ﾃﾞｰﾀ設定ﾌｧｲﾙ書き込み不良」は、Machine.ini ファイルが読み出し専用になっている

場合に表示されます。属性を解除してください。

「ﾌﾟﾘﾝﾀｰの異常」は、ErrNo= が 1007 を表示する場合は、ﾌﾟﾘﾝﾀが存在しない

様に見える場合、何らかの異常があります。また、ErrNo= が 000A を表示する場合は、

プリンタードライバーが必要なメモリを確保出来なかった場合に表示されます。

プリンターの設定をし直すと、始めはエラーが出ますが、それを無視しもう一度

プリンターの設定をし直すと、常時使用するプリンターが選択され正常になります。

「縮小拡大印刷には対応していません。」は、プリンターによっては、Ａ３用紙を選択し

実際の用紙はＡ４を使用するような設定が出来るものも有りますが、このソフトは、対応して

いませんのではみ出て印刷されてしまいます。

「用紙選択が不適当」は、プリンターによっては、このソフトに登録されていない

用紙番号を返してくるものが有ります。そのときこのエラーが表示されます。


被加工物材質、座標、板厚設定

被加工物材質

材質を選択してください。


被加工物材質、座標、板厚設定

座標

座標系を選択してください。


被加工物材質、座標、板厚設定

ＯＫ

全ての設定が完了したら押してください。


被加工物材質、座標、板厚設定

キャンセル

操作を中止します。


被加工物材質、座標、板厚設定

板厚設定

板厚を設定してください。スピンボタンでも

直接数値入力でも良いです。

直接数値入力した場合は設定不可能な値を入れた場合

下の表示に実際の設定数値が表示されます。


使用ツール番号設定

ツール検索

加工パターンからツールデータを作成する

最も重要な作業です。


使用ツール番号設定

ツール番号自動割り付け

ツールデータファイルから読み込みと

自動生成ダイアログを使う方法が有ります。


使用ツール番号設定

編集

これを押すと編集モードになります。

ボタンの表示が[表示]に変わります。


使用ツール番号設定

終了

ウインドウを閉じます。

但し、重複番号がある場合は閉じることは出来ません。

　　　未入力がある場合は[はい]で閉じることが出来ます。


使用ツール番号設定

Ｄ補正番号

Ｄ補正番号を表示します。

補正番号が３個以上ある場合は、ポップアップウインドウ

が表示され、全ての番号が表示されます。


使用ツール番号設定

システムメニュー

ウインドウを閉じます。

但し、番号の未入力、重複が有っても閉じます。

上記の状態がある場合は、処理情報表示に表示されます。


使用ツール番号設定

スクロール

データ番号の移動に使います。

加工パターン表とは違う動きをします。


作業工程順表示及び変更

加工順序最適化

加工順序の最適化を行います。

ツール交換が出来るだけ少なくなる様にします。


作業工程順表示及び変更

編集

これを押すと編集モードになります。

ボタンの表示が[表示]に変わります。


作業工程順表示及び変更

終了

ウインドウを閉じます。


作業工程順表示及び変更

システムメニュー

ウインドウを閉じることが出来ます。


作業工程順表示及び変更

横スクロール

表示しきれない部分を見る場合にマウスか

左右矢印キーで動かせます。


作業工程順表示及び変更

システムメニュー

ウインドウを閉じることが出来ます。


処理情報表示

処理内容状態表示

（×）翻訳できない重大なエラーがあります。

（×）翻訳できない重大エラー表示。

（！）データ処理時に行った最適化項目。

上記の赤表示がある場合は、データに問題がある場合です。

赤表示が無い場合は、おおよそ正常な場合です。


処理情報表示

終了

処理情報表示ウインドウを閉じます。


処理情報表示

処理情報表示リストボックス

処理過程情報を表示します。

表示情報の内（×）で表示されているものは、訂正する必要があります。

表示情報の内（！）で表示されているものは、自動処理されたものです。